= パフォーマンスのモニタリング
:toc:
:icons:
:linkattrs:
:imagesdir: ../resources/images


== 概要

この章ではマルチAZ構成のAmazon FSx for Windowsファイルサーバーのパフォーマンスモニタリングについて学習します。


== 所要時間

注意: この章の完了には15分程度の時間を要します。


== ステップバイステップガイド

=== CloudWatch

重要: 以下の手順に従い、用意された手順解説動画を視聴して下さい。

image::monitor-performance.gif[align="left", width=600]

. link:https://console.aws.amazon.com/fsx/[Amazon FSx] コンソールから、"MAZ"ファイルシステムのリンクをクリックし、"Monitoring"タブをクリックして下さい。
+
補足: "右クリック"で上記のリンク先を新規のタブ、又はウィンドウで開くと、このワークショップページとコンソールとの切り替えがし易く便利です。
+
. 3つのAmazon CloudWatchウィジェットを確認して下さい。 - "Free storage capacity"、 "Total throughput (bytes/sec)"、 "Total IOPS (operations/sec)"。
. ストレージの空き容量はいくつですか？
. パフォーマンステスト実行中のトータルスループットはどの程度ですか？
. パフォーマンステスト実行中のトータルIOPSはどの程度ですか？
. カーソルを"Total throughput (bytes/sec)"ウィジェットの所に動かし、image:widgets-action.png[align="left",width=20] のショートカットアイコンをクリックし、"View in metrics"を選択して下さい。
. グラフをクリックしてドラッグすると、特定期間をズームインして見ることが出来ます。
. 右上の虫眼鏡アイコンをクリックするとズームをリセット出来ます。
. カーソルをグラフ上に動かし様々なスループット値を見てみて下さい。これらの値はbytes/secondで表されます。Y (垂直) 軸はmillions of bytes per second または (MB/s)で表されます。

=== CloudWatch アラーム

重要: 以下の手順に従い、アラームを作成する前に、手順解説動画を視聴して下さい。

image::create-cloudwatch-alarm.gif[align="left", width=600]

. Amazon CloudWatchコンソールの"Total throughput (bytes/sec)"メトリックのところで、image:create-alarm.png[align="left",width=20] "Create alarm"リンクをクリックして下さい。
. "Conditions"セクションまで下にスクロールして下さい。"Threshold type"と"Greater" アラームコンディションの部分をデフォルトのまま受け入れ、"Define the threshold value"欄に200000000を入力して下さい。これにより"Total Data Throughput (B/s)"が200 MB/sを超えた場合にアラームが出力されるようになります。
. "Next"をクリックして下さい。
. "Select an SNS topic"セクション部分で"Create new topic"をクリックして下さい。
. "Create new topic..." のところで"High_Throughput_"と入力し、続けてFSxのファイルシステムIDをペーストして下さい。
. "Email endpoints that will receive the notification..." のところで、今アクセス可能なメールアドレスを入力して下さい。
. "Create topic"をクリックして下さい。
. "Next"をクリックして下さい。
. アラーム名の所に"High_Throughput_"に続いてFSxのファイルシステムIDをペーストして下さい。
. "Next"をクリックして下さい。
. 一番下までスクロールし、"Create alarm"をクリックして下さい。
. 入力したメールアドレスに"AWS Notification - Subscription Confirmation"というメールが届きます。メールを開いて、"Confirm subscription"をクリックして下さい。
. アラームの状態が"Insufficient data"から"OK"になるまで数分待って下さい。
. 前章の"パフォーマンスをテストする"の所に戻り、再度ファイルシステムに対し、書き込み及び読み出しテストを実行して下さい。最低限２分間はテストを実行して下さい。
* "High throughput alarm"は出力されましたか？
* アラーム通知メールは届きましたか？

== 次の章

以下のリンクをクリックして次の章に進んで下さい。

image::enable-data-dedupe.png[link=../10-enable-data-dedupe/, align="left",width=420]




