// 为预期的问题添加任何提示或答案。

== 常见问题

*Q.* 我在启动Quick Start时遇到了 *CREATE_FAILED* 错误。

*A.* 如果AWS CloudFormation无法创建堆栈，请重新启动模板，并将*Rollback on failure*设置为 *Disabled*。此设置位于 *Configure stack options* 页面上 AWS CloudFormation 控制台中的 *Advanced* 下。使用此设置，堆栈的状态会保留，并且实例会继续运行，以便您可以对问题进行故障排除。（对于 Windows，查看 `%ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService` 和 `C:\cfn\log` 中的日志文件。）
// 如果需要，自定义此答案。例如，如果您在 Linux 实例上部署，请提供 Linux 上日志文件的位置或省略最后一句。如果 Quick Start 没有 EC2 实例，请进行相应修改（类似于“并且资产继续运行”）。

警告：当您将 *Rollback on failure* 设置为 *Disabled* 时，您将继续为此堆栈产生 AWS 费用。完成故障排除后删除堆栈。

有关更多信息，请参阅 https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/troubleshooting.html[AWS CloudFormation 疑难解答^]。

*Q.* 我在部署 AWS CloudFormation 模板时遇到了大小限制错误。

*A.* 从本指南中的链接或从另一个 S3 存储桶启动快速入门模板。如果您从计算机上的本地副本或从 S3 存储桶以外的位置部署模板，您可能会遇到模板大小限制。有关更多信息，请参阅 http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cloudformation-limits.html[AWS CloudFormation 配额^]。


== 故障排除
* 我无法访问 Apache RocketMQ Web 控制台。
** Apache RocketMQ Web 控制台在私有子网中的 Apache 名称服务器上运行。验证从桌面到堡垒主机的 SSH 隧道是否设置为连接到 Apache 名称服务器。
** 如果 SSH 隧道设置正确，但您仍然无法打开 Web 控制台，则可能是 Web 控制台未正常启动。登录名称服务器并检查位于 `/home/ec2-user/rocketmq-deploy/install.log` 的安装日志文件。
* Apache RocketMQ 代理服务器集群未显示在 Apache RocketMQ Web 控制台中。
** 登录broker节点，查看`/home/ec2-user/rocketmq-deploy/install.log`中的安装日志。您可以向 Quick Start GitHub https://fwd.aws/wJrW8[repository] ​​提交问题以获得帮助。在您的提交中包含错误日志。
* 如何访问 Apache RocketMQ 内部日志？
** 在名称服务器和代理上，内部 Apache RocketMQ 日志位于 `/home/ec2-user/rocketmq-deploy/` 中。