如果您在新建虚拟私有网络 (VPC) 使用默认参数部署此快速入门，AWS 云中会构建以下 KubeSphere 环境。

// Replace this example diagram with your own. Send us your source PowerPoint file. Be sure to follow our guidelines here : http://(we should include these points on our contributors giude)
[#architecture1]
.AWS 上 _{partner-product-short-name}_ 快速入门架构
[link=images/architecture_diagram.png]
image::../images/architecture_diagram.png[Architecture,width=648,height=439]


如图 1 所示，此快速入门设置以下内容：


* 一个跨三个可用区的高可用 VPC 架构。该 VPC 根据 AWS 的最佳做法配置有公共和私有子网，为您在 AWS 上提供您自己的虚拟网络。*
* 该公共子网中包含：
** 受管的网络地址转换 (NAT) 网关，允许外网对私有子网内资源的访问。*
** Auto Scaling 组中的 Linux 堡垒主机，允许在内网中通过 Secure Shell (SSH) 访问并管理 KubeSphere 平台和 Amazon EKS 环境。*
* 该私有子网中包含：
** Auto Scaling 组中的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例。KubeSphere 核心组件以及您运行在工作节点上的应用程序。
* 一个 Amazon EKS 集群，提供 Kubernetes 控制平面。
* 各种 AWS IAM 角色，帮助您安全地控制对 AWS 资源的访问。
* Elastic Load Balancing 在多个目标之间分配传入的应用程序或网络流量。


*将此快速入门部署至已有 VPC 的模板会省略标注有星号的组件，并为您提示您现有的 VPC 配置。