\documentclass{book}
\usepackage[a4paper,top=2.5cm,bottom=2.5cm,left=2.5cm,right=2.5cm]{geometry}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{natbib}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{float}
\usepackage{listings}
\usepackage{color}
\usepackage{ifthen}
\usepackage[table]{xcolor}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{alltt}
\usepackage{times}
\usepackage{ifpdf}
\ifpdf
\usepackage[pdftex,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue,
            unicode
           ]{hyperref}
\else
\usepackage[ps2pdf,
            pagebackref=true,
            colorlinks=true,
            linkcolor=blue,
            unicode
           ]{hyperref}
\usepackage{pspicture}
\fi
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{mathptmx}
\usepackage[scaled=.90]{helvet}
\usepackage{courier}
\usepackage{sectsty}
\usepackage[titles]{tocloft}
\usepackage{doxygen}
\usepackage{draftwatermark}
\lstset{language=C++,inputencoding=utf8,basicstyle=\footnotesize,breaklines=true,breakatwhitespace=true,tabsize=8,numbers=left }
\makeindex
\setcounter{tocdepth}{3}
%MRVL: Thicker horizontal rules for the header and footer
\renewcommand{\headrulewidth}{2pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{2pt}
% MRVL: Use Sans serif fonts by default
% MRVL: Some doxygen versions appear to do this by default.
\renewcommand{\rmdefault}{phv} % Arial
\renewcommand{\sfdefault}{phv} % Arial
% MRVL: Sans serif
%MRVL: Define a very thick rule for use on title page
\newcommand{\TitleHRule}{\rule{\linewidth}{10pt}}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\hfuzz=15pt
\setlength{\emergencystretch}{15pt}
\hbadness=750
\tolerance=750
\begin{document}
%MRVL: Water marking
\SetWatermarkAngle{45}
%Higher values of lightness are desirable as the watermark is less intrusive
\SetWatermarkLightness{0.95}
\SetWatermarkFontSize{3cm}
\SetWatermarkScale{1}
%Watermark text
\SetWatermarkText{\textsf{Confidential}}
%MRVL: Water marking
\hypersetup{pageanchor=false,citecolor=blue}
\begin{titlepage}
%MRVL title page
\begin{minipage}[t]{\textwidth}
\raggedleft
\includegraphics{Marvell_logo_spot_PMS_cropped.png}
\end{minipage}
\vspace{.5cm}
\TitleHRule
\vspace{3.5cm}
\begin{flushleft}
{\Huge {\color{red} WMSDK Reference Manual}}\\
\vspace{1cm}
{\Large { C API Reference }}\\
\vspace{.75cm}
{{ Draft }}\\
\vspace{4cm}
{\Large \copyright \space Marvell International, 2009-2019}\\
\vspace{1cm}
{\small {\today \space \currenttime}}\\
{\small Generated by Doxygen 1.8.1.1}\\
\end{flushleft}
%MRVL title page
\end{titlepage}
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\clearemptydoublepage
\pagenumbering{arabic}
\hypersetup{pageanchor=true,citecolor=blue}
